M1911A1 Tabanca Replika – Otomatik .45 ABD 1911

M1911A1 tabanca replika, 1911 yılında John M. Browning tarafından tasarlanan ve ABD Silahlı Kuvvetleri’nin resmi hizmet silahı olarak uzun yıllar kullanılan efsanevi .45 kalibre yarı otomatik tabanca modelinin Denix üretimi birebir kopyasıdır. Bu model, metal gövdeye ve özel işlenmiş ahşap kabzalara sahiptir. Mekanik kurma ve tetik sistemi çalışır durumdadır, ancak gerçek mermi ateşlemesi yapmaz.

Orijinal M1911, 29 Mart 1911 tarihinde ABD ordusu tarafından resmen kabul edilmiştir. 1924 sonrası “Pistol Auto Caliber .45, M1911A1” adını almış, toplamda yaklaşık 2,7 milyon adet üretilmiştir. I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi pek çok cephede kullanılmıştır. 1985 yılına kadar Amerikan ordusunda resmi olarak hizmet vermiştir. Bugün hâlâ özel kuvvetler ve bazı deniz birliklerinde sınırlı kullanımda kalmaya devam etmektedir.

Bu replika ile yalnızca koleksiyon yapmakla kalmaz, aynı zamanda tarihin en etkili savaş anılarını da yaşatabilirsiniz.

Boyut: 24 cm
Ağırlık: Yaklaşık 950 g
Kalibre (orijinal): .45 ACP
Üretici (replika): Denix, İspanya

Kullanım Alanları:

Film ve tiyatro sahne ekipmanları

Koleksiyon ve müze sergileri

Askerî temalı dekorasyonlar

Temalı hediyelik ürün sunumları

NOT: AHŞAP STAND SATIŞA DAHİL DEĞİLDİR.

The post M1911A1 Tabanca Replika – Otomatik .45 ABD 1911 first appeared on Aydınartshop.